CLOUDPARAMETER
Sub=Shrunk Clouds
#C#=Shrunk Clouds
Persistance=0.880000
Cover=83
Sharpness=0.971160
Water=22
Aspect=100
Mag=100
Shuffle=147
Offsetx=0.000000
Offsety=0.000000
System=1
